\documentclass[a4paper, final]{article}
%\usepackage{literat} % Нормальные шрифты
\usepackage[14pt]{extsizes} % для того чтобы задать нестандартный 14-ый размер шрифта
\usepackage{tabularx}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[russian]{babel}
\usepackage{amsmath}
\usepackage[left=25mm, top=20mm, right=20mm, bottom=20mm, footskip=10mm]{geometry}
\usepackage{ragged2e} %для растягивания по ширине
\usepackage{setspace} %для межстрочно   го интервала
\usepackage{moreverb} %для работы с листингами
\usepackage{indentfirst} % для абзацного отступа
\usepackage{moreverb} %для печати в листинге исходного кода программ
\usepackage{pdfpages} %для вставки других pdf файлов
\usepackage{tikz}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{afterpage}
\usepackage{longtable}
\usepackage{float}



% \usepackage[paper=A4,DIV=12]{typearea}
\usepackage{pdflscape}
% \usepackage{lscape}

\usepackage{array}
\usepackage{multirow}

\renewcommand\verbatimtabsize{4\relax}
\renewcommand\listingoffset{0.2em} %отступ от номеров строк в листинге
\renewcommand{\arraystretch}{1.4} % изменяю высоту строки в таблице
\usepackage[font=small, singlelinecheck=false, justification=centering, format=plain, labelsep=period]{caption} %для настройки заголовка таблицы
\usepackage{listings} %листинги
\usepackage{xcolor} % цвета
\usepackage{hyperref}% для гиперссылок
\usepackage{enumitem} %для перечислений

\newcommand{\specialcell}[2][l]{\begin{tabular}[#1]{@{}l@{}}#2\end{tabular}}


\setlist[enumerate,itemize]{leftmargin=1.2cm} %отступ в перечислениях

\hypersetup{colorlinks,
    allcolors=[RGB]{010 090 200}} %красивые гиперссылки (не красные)

% подгружаемые языки — подробнее в документации listings (это всё для листингов)
\lstloadlanguages{ SQL}
% включаем кириллицу и добавляем кое−какие опции
\lstset{tabsize=2,
    breaklines,
    basicstyle=\footnotesize,
    columns=fullflexible,
    flexiblecolumns,
    numbers=left,
    numberstyle={\footnotesize},
    keywordstyle=\color{blue},
    inputencoding=cp1251,
    extendedchars=true
}
\lstdefinelanguage{MyC}{
    language=SQL,
%    ndkeywordstyle=\color{darkgray}\bfseries,
%    identifierstyle=\color{black},
%    morecomment=[n]{/**}{*/},
%    commentstyle=\color{blue}\ttfamily,
%    stringstyle=\color{red}\ttfamily,
%    morestring=[b]",
%    showstringspaces=false,
%    morecomment=[l][\color{gray}]{//},
    keepspaces=true,
    escapechar=\%,
    texcl=true
}

\textheight=24cm % высота текста
\textwidth=16cm % ширина текста
\oddsidemargin=0pt % отступ от левого края
\topmargin=-1.5cm % отступ от верхнего края
\parindent=24pt % абзацный отступ
\parskip=5pt % интервал между абзацами
\tolerance=2000 % терпимость к "жидким" строкам
\flushbottom % выравнивание высоты страниц


% Настройка листингов
\lstset{
    language=C++,
    extendedchars=\true,
    inputencoding=utf8,
    keepspaces=true,
    % captionpos=b, % подписи листингов снизу
}

\begin{document} % начало документа
    


    % НАЧАЛО ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
    \begin{center}
        \hfill \break
        \hfill \break
        \normalsize{МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ\\
            федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»\\[10pt]}
        \normalsize{Институт компьютерных наук и кибербезопасности}\\[10pt] 
        \normalsize{Высшая школа технологий искусственного интеллекта}\\[10pt] 
        \normalsize{Направление: 02.03.01 <<Математика и компьютерные науки>>}\\
        
        \hfill \break
        \hfill \break
        \hfill \break
        \hfill \break
        \large{Лабораторная работа №1}\\
        \large{по дисциплине}\\
        \large{<<Методы тестирования программного обеспечения>>}\\
        \hfill \break
        
        % \hfill \break
        \hfill \break
    \end{center}
    
    \small{ 
        \begin{tabular}{lrrl}
            \!\!\!Студент, & \hspace{2cm} & & \\
            \!\!\!группы 5130201/20102 & \hspace{2cm} & \underline{\hspace{3cm}} &Тищенко А. А. \\\\
            \!\!\!Преподаватель & \hspace{2cm} &  \underline{\hspace{3cm}} &  Курочкин М. А. \\\\
            &&\hspace{4cm}
        \end{tabular}
        \begin{flushright}
            <<\underline{\hspace{1cm}}>>\underline{\hspace{2.5cm}} 2025г.
        \end{flushright}
    }
    
    \hfill \break
    % \hfill \break
    \begin{center} \small{Санкт-Петербург, 2025} \end{center}
    \thispagestyle{empty} % выключаем отображение номера для этой страницы
    
    % КОНЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
    \newpage
    
    \tableofcontents


    \newpage
    
    \section*{Введение}
    
    \addcontentsline{toc}{section}{Введение}

    В разработке ПО, помимо основной задачи — реализовать заявленную в спецификации функциональность, — существует не менее важная задача — обеспечить качество разработанного решения.

    Тестирование программного обеспечения — проверка соответствия между реальным и ожидаемым поведением программы, осуществляемая на конечном наборе тестов.

    На практике ни один метод тестирования не может выявить все ошибки в программе. Это связано с тем, что ресурсы проекта (деньги, время, персонал), в том числе и на тестирование, ограничены. Но все-таки, правильно проведенное тестирование позволяет обнаружить большинство ошибок, что позволит их оперативно исправить, и тем самым повысить качество программного обеспечения.

    В данной лабораторной работе используется ручное тестирование — процесс проверки ПО, выполняемый специалистами без использования каких-либо специальных автоматизированных средств.

    Ручное тестирование применяется не вместо компьютерного тестирования, а вместе с ним, что позволяет выявить ошибки в программе на более ранних стадиях.


    \newpage
    
    \section {Постановка задачи}
    Требуется: провести инспекцию кода, выступая в роли разработчика программы.

    Для выполнения данной задачи необходимо:
    \begin{itemize}
        \item изучить методы ручного тестирования;
        \item провести инспекцию кода, проанализировать ее результаты;
        \item исправить программу в соответствии с рекомендациями специалиста по тестированию.
    \end{itemize}


    \newpage
    
    \section {Описание методов инспекции кода}
    Существуют три основных метода ручного тестирования:
    \begin{itemize}
        \item инспекция кода;
        \item сквозной просмотр;
        \item тестирование удобства использования.
    \end{itemize}

    Эти методы могут применяться на любой стадии разработки ПО, причем как к отдельным готовым модулям или блокам, так и к приложению в целом.

    Инспекция и сквозной просмотр включают в себя чтение или визуальную проверку исходного кода программы группой лиц. Оба метода предполагают выполнение определенной подготовительной работы. Завершающим этапом является обмен мнениями между участниками проверки на специальном заседании. Цель такого заседания — нахождение ошибок, но не их устранение (т.е. тестирование, а не отладка).~\cite{mayers}

    \subsection{Инспекция кода}

    Инспекция кода — это набор процедур и методик обнаружения ошибок путем анализа (чтения) кода группой специалистов.~\cite{mayers}

    \subsubsection{Группа инспектирования кода}

    Обычно в состав группы входят четыре человека, один из которых играет роль координатора. Координатор должен быть квалифицированным программистом, но не автором тестируемой программы, детальное знание которой от него не требуется. Вторым участником группы является программист, а остальными — проектировщик программы (если это не сам программист) и специалист по тестированию.~\cite{mayers}

    В рамках выполнения лабораторной работы в инспекции кода участвовало всего три человека: программист, специалист по тестированию и координатор.


    \subsubsection{Человеческий фактор}

    Если программист воспринимает инспектирование своей программы как деятельность, направленную против него лично, и занимает оборонительную позицию, то процесс инспектирования не будет эффективным. Программист должен оставить самолюбие в стороне и рассматривать инспекцию только в позитивном и конструктивном ключе, не забывая о том, что целью инспекции является нахождение ошибок и, следовательно, улучшение качества программы.~\cite{mayers}

    \subsection{Сквозной просмотр}
    Тестирование программы методом сквозного просмотра также как и в инспекции кода включает в себя проверку программного кода группой лиц.

    При сквозном просмотре код проверяется группой разработчиков (оптимально — 3-4 человека), лишь один из которых является автором программы. Таким образом, большую часть программы тестирует не ее создатель, а другие члены команды разработчиков, что согласуется со вторым принципом, согласно которому тестирование программистом собственной программы редко бывает эффективным.

    Преимуществом сквозных просмотров, снижающим стоимость отладки (исправления ошибок), является возможность точной локализации ошибки. Кроме того, в процессе сквозного просмотра обычно удается выявить целую группу ошибок, которые впоследствии можно устранить все вместе. При тестировании программы на компьютере обычно проявляются лишь признаки ошибок (например, программа не может корректно завершиться или выводит бессмысленные результаты), а сами они обнаруживаются и устраняются по отдельности.~\cite{mayers}

    \subsection{Проверка за столом}

    Метод ручного тестирования «проверка за столом» может рассматриваться как инспекция или сквозной просмотр кода, выполняемые одним человеком, который вычитывает код программы, проверяет его, руководствуясь контрольным списком ошибок, и (или) прогоняет через логику программы тестовые данные.

    Для большинства людей проверка за столом является относительно непродуктивной. Это объясняется прежде всего тем, что такая проверка представляет собой полностью неупорядоченный процесс. Вторая, более важная причина заключается в том, что проверка за
    столом вступает в противоречие со вторым принципом тестирования, согласно которому
    тестирование программистом собственных программ обычно оказывается неэффективным.
    Следовательно, оптимальный вариант состоит в том, чтобы такую проверку выполнял человек, не являющийся автором программы (например, два программиста могут обмениваться
    программами для взаимной проверки, а не проверять собственные программы), но даже в
    этом случае такая проверка менее эффективна, чем сквозные просмотры или инспекции. В
    основном именно по этой причине лучше, чтобы сквозные просмотры или инспекции осуществлялись в группе.~\cite{mayers}

    \subsection{Рецензирование}
    Рецензирование — это процедура анонимной оценки общих характеристик качества, обслуживаемости, расширяемости, удобства использования и ясности программного обеспечения. Цель данного метода — предоставить программисту возможность получить стороннюю
    оценку результатов своего труда.
    Общее руководство процессом осуществляет администратор, выбираемый из числа программистов. В свою очередь, администратор отбирает в группу рецензентов от 6 до 20 участников (6 — это необходимый минимум, обеспечивающий анонимность оценок). Предполагается, что все участники специализируются в одной области. Каждый из участников предоставляет для рецензирования две своих программы, одну из которых он считает наилучшей,
    а вторую — наихудшей по качеству.
    Когда будут собраны все программы, их распределяют случайным образом между участниками. Каждому участнику дают для рецензирования четыре программы. Две из них относятся
    к категории «наилучших», а две — к категории «наихудших» программ, но рецензенту не
    сообщают, какой именно является каждая из них. Любой участник тратит на просмотр одной программы 30 минут и заполняет ее оценочную анкету. После просмотра всех четырех
    программ рецензент оценивает их относительное качество.
    Рецензента также просят предоставить свои замечания к программе и дать рекомендации по
    ее улучшению.
    После просмотра всех программ каждому участнику передают анкеты с оценками двух его
    программ. Кроме того, участники получают статистическую сводку, отражающую общие и
    детализированные данные о рейтинге их собственных программ среди всего набора, а также
    анализ того, насколько оценки, данные участником чужим программам, близки к оценкам
    тех же программ со стороны других рецензентов~\cite{mayers}
    

    \section{Технология инспекции кода}

    \subsection{Состав группы}

    Заседание происходило в следущем составе:

    \begin{itemize}
        \item секретарь Кондраев Дмитрий, исполняющий роль координатора;
        \item специалист по тестированию Астафьев Игорь;
        \item программист Тищенко Артём, он же проектировщик программы.
    \end{itemize}

    \subsection{Исходный код программы}

    Код исходного файла программы представлен в листинге~\ref{lst:source}.

\begin{lstlisting}[caption={Исходный код программы \texttt{bubble\_sort.cpp}.}, label={lst:source}]
#include <iostream>
#include <string>
#include <locale>
#include <vector>
#include <windows.h>

using namespace std;

struct BSTNode {
    string word;
    BSTNode* left;
    BSTNode* right;
    BSTNode(const string& w) : word(w), left(nullptr), right(nullptr) {}
};

class BST {
    BSTNode* root;

    bool insertNode(BSTNode*& node, const string& w) {
        if (!node) {
            node = new BSTNode(w);
            return true;
        }
        if (w == node->word) return false;
        if (w < node->word) return insertNode(node->left, w);
        return insertNode(node->right, w);
    }

    bool removeNode(BSTNode*& node, const string& w) {
        if (!node) return false;
        if (w < node->word) return removeNode(node->left, w);
        if (w > node->word) return removeNode(node->right, w);
        if (!node->left) {
            BSTNode* temp = node->right;
            delete node;
            node = temp;
        } else if (!node->right) {
            BSTNode* temp = node->left;
            delete node;
            node = temp;
        } else {
            BSTNode* minNode = findMin(node->right);
            node->word = minNode->word;
            removeNode(node->right, minNode->word);
        }
        return true;
    }

    BSTNode* findMin(BSTNode* node) {
        if (!node) return nullptr;
        while (node->left) node = node->left;
        return node;
    }

    void clearTree(BSTNode*& node) {
        if (!node) return;
        clearTree(node->left);
        clearTree(node->right);
        delete node;
        node = nullptr;
    }

    void inorder(BSTNode* node, vector<string>& result) const {
        if (!node) return;
        inorder(node->left, result);
        result.push_back(node->word);
        inorder(node->right, result);
    }

public:
    BST() : root(nullptr) {}
    bool insert(const string& w) { return insertNode(root, w); }
    bool remove(const string& w) { return removeNode(root, w); }
    void clear() { clearTree(root); }
    vector<string> getAllWords() const {
        vector<string> result;
        inorder(root, result);
        return result;
    }
};

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    BST dictionary;

    cout << "Команды:\n"
         << "0 - очистить словарь;\n"
         << "1,<строка> - добавить строку;\n"
         << "2,<строка> - удалить строку;\n"
         << "3 - вывести все слова;\n"
         << "4 - завершить работу.\n\n";

    while (true) {
        string input;
        if (!getline(cin, input)) break;
        if (input.empty()) {
            cout << "Некорректный ввод!\n";
            continue;
        }
        int commaPos = input.find(',');
        int command;
        string cmdStr, word;
        if (commaPos == (int)string::npos) {
            cmdStr = input;
        } else {
            cmdStr = input.substr(0, commaPos);
            if (commaPos + 1 < (int)input.size()) {
                word = input.substr(commaPos + 1);
            }
        }
        try { command = stoi(cmdStr); }
        catch (...) {
            cout << "Некорректный ввод!\n";
            continue;
        }

        switch (command) {
            case 0:
                dictionary.clear();
                cout << "Словарь очищен\n";
                break;
            case 1:
                if (word.empty()) {
                    cout << "Некорректный ввод!\n";
                    break;
                }
                if (dictionary.insert(word))
                    cout << "Строка \"" << word << "\" добавлена в словарь\n";
                else
                    cout << "Строка \"" << word << "\" уже есть в словаре\n";
                break;
            case 2:
                if (word.empty()) {
                    cout << "Некорректный ввод!\n";
                    break;
                }
                if (dictionary.remove(word))
                    cout << "Строка \"" << word << "\" удалена из словаря\n";
                else
                    cout << "Строка \"" << word << "\" не найдена в словаре\n";
                break;
            case 3: {
                vector<string> allWords = dictionary.getAllWords();
                if (allWords.empty()) {
                    cout << "Словарь пуст\n";
                    break;
                }
                for (int i = 0; i < (int)allWords.size(); i++) {
                    cout << allWords[i];
                    if (i + 1 < (int)allWords.size()) cout << ", ";
                }
                cout << "\n";
                break;
            }
            case 4:
                return 0;
            default:
                cout << "Некорректный ввод!\n";
                break;
        }
    }
    return 0;
}
\end{lstlisting}
    
    \newpage
    \section*{Заключение}
    \addcontentsline{toc}{section}{Заключение}

    В ходе выполнения данной лабораторной работы был изучен метод ручного тестирования
    — инспекция кода. Было проведено инспекционное собрание, на котором участвовали секретарь, программист и специалист по тестированию.
    По итогу собрания был составлен протокол заседания, далее программистом был проведен
    анализ составленного протокола и внесены необходимые изменения в код программы.
    В результате выполненной работы, можно сделать вывод, что методы ручного тестирования, в частности инспекция кода, являются эффективными для выявления ошибок в логике
    программы, а также для выявления несоответствий требованиям.


\newpage
\section*{Список литературы}
\addcontentsline{toc}{section}{Список литературы}

\vspace{-1.5cm}
\begin{thebibliography}{0}
    \bibitem{mayers}
    Майерс, Г. Искусство тестирования программ. -- Санкт-Петербург: Диалектика, 2012 г.
\end{thebibliography}

\end{document}